-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.293624004062
cusum  =  0.154966612924
eta  =  0.778479292361
hl_amp_ratio  =  0.614080833307
kurtosis  =  -0.688846632867
n_points  =  332
period  =  0.565499522137
period_SNR  =  38.7907652544
period_log10FAP  =  -33.7450598965
period_uncertainty  =  7.09268193946e-05
phase_cusum  =  0.207850280605
phase_eta  =  0.550455664317
phi21  =  0.930691095055
phi31  =  2.12070390574
quartile31  =  0.4725
r21  =  0.459453582365
r31  =  0.321287280135
shapiro_w  =  0.972342014313
skewness  =  -0.362904957744
slope_per10  =  -0.0548561528733
slope_per90  =  0.0530516871305
stetson_k  =  0.779497243592
weighted_mean  =  18.3631670735
weighted_std  =  0.299090518675
