-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.386061228884
cusum  =  0.0943807867095
eta  =  0.491816050861
hl_amp_ratio  =  0.371214512398
kurtosis  =  -0.692374032934
n_points  =  263
period  =  0.459672080507
period_SNR  =  29.9511265605
period_log10FAP  =  -30.7401434597
period_uncertainty  =  5.68957430523e-05
phase_cusum  =  0.268486702327
phase_eta  =  0.342086700073
phi21  =  -2.57981297461
phi31  =  -1.31677022515
quartile31  =  0.535
r21  =  0.367434678419
r31  =  0.306743593072
shapiro_w  =  0.891329407692
skewness  =  -0.69846072095
slope_per10  =  -0.0965687650117
slope_per90  =  0.173266663526
stetson_k  =  0.768060909672
weighted_mean  =  14.9230825542
weighted_std  =  0.343747455255
