-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.5


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0835232694665
cusum  =  0.130204896761
eta  =  0.643274673607
hl_amp_ratio  =  1.41548662504
kurtosis  =  -1.0326215222
n_points  =  299
period  =  0.208420253941
period_SNR  =  49.9793607504
period_log10FAP  =  -52.9759376478
period_uncertainty  =  1.15866274494e-05
phase_cusum  =  0.281078153289
phase_eta  =  0.113944931954
phi21  =  -0.400197869734
phi31  =  0.261582294231
quartile31  =  0.11
r21  =  0.0853870668523
r31  =  0.109339894504
shapiro_w  =  0.956515729427
skewness  =  0.271112936789
slope_per10  =  -0.169303006573
slope_per90  =  0.154445727535
stetson_k  =  0.847159935331
weighted_mean  =  13.6752404922
weighted_std  =  0.063865931077
