-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.248158064477
cusum  =  0.09392834595
eta  =  0.728457101675
hl_amp_ratio  =  0.442461313919
kurtosis  =  -0.448790305929
n_points  =  391
period  =  0.5495711973
period_SNR  =  43.7310196096
period_log10FAP  =  -44.6655961689
period_uncertainty  =  8.13601007968e-05
phase_cusum  =  0.263177676307
phase_eta  =  0.417303179019
phi21  =  -2.36510664555
phi31  =  -4.0543823987
quartile31  =  0.3
r21  =  0.508689156925
r31  =  0.243913162648
shapiro_w  =  0.938643634319
skewness  =  -0.643124929419
slope_per10  =  -0.0914289862065
slope_per90  =  0.143829125622
stetson_k  =  0.770721544335
weighted_mean  =  13.0364585115
weighted_std  =  0.206329564041
