-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.65


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.263251224249
cusum  =  0.426197694499
eta  =  1.10791691604
hl_amp_ratio  =  1.48717601964
kurtosis  =  -0.223719921216
n_points  =  36
period  =  0.484161622625
period_SNR  =  6.50347297918
period_log10FAP  =  -0.999039771936
period_uncertainty  =  7.04901554761e-05
phase_cusum  =  0.299391203356
phase_eta  =  0.660011888599
phi21  =  -1.91549795783
phi31  =  -2.57883861568
quartile31  =  0.335
r21  =  0.134912341324
r31  =  0.0970156329934
shapiro_w  =  0.957076430321
skewness  =  0.46960856661
slope_per10  =  -0.368764276999
slope_per90  =  0.734000001103
stetson_k  =  0.865292070924
weighted_mean  =  18.7311000865
weighted_std  =  0.226394540585
