-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.353834179873
cusum  =  0.11015010627
eta  =  0.618004995259
hl_amp_ratio  =  0.318066448046
kurtosis  =  -0.240602008245
n_points  =  322
period  =  0.511960778453
period_SNR  =  43.6462141879
period_log10FAP  =  -44.5006090747
period_uncertainty  =  7.20462690946e-05
phase_cusum  =  0.234065065313
phase_eta  =  0.240033043444
phi21  =  -2.51812144751
phi31  =  -4.57729753784
quartile31  =  0.34
r21  =  0.407765070992
r31  =  0.138326939009
shapiro_w  =  0.87826192379
skewness  =  -0.957708834918
slope_per10  =  -0.0740344151223
slope_per90  =  0.128927774553
stetson_k  =  0.681167407896
weighted_mean  =  14.6201633693
weighted_std  =  0.287158649908
