-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.67


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.406151781455
cusum  =  0.285647525134
eta  =  0.545718413546
hl_amp_ratio  =  0.595722190387
kurtosis  =  -1.46189193978
n_points  =  111
period  =  0.572732137963
period_SNR  =  14.5016665917
period_log10FAP  =  -12.8049475047
period_uncertainty  =  9.61799142655e-05
phase_cusum  =  0.276801398344
phase_eta  =  0.134384538566
phi21  =  -1.87124241986
phi31  =  -0.50387061984
quartile31  =  0.685
r21  =  0.390768565645
r31  =  0.250806902627
shapiro_w  =  0.904817283154
skewness  =  -0.19266958197
slope_per10  =  -0.2307642112
slope_per90  =  0.447000004351
stetson_k  =  0.856851101349
weighted_mean  =  14.1517796209
weighted_std  =  0.378629961989
