-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.153953780034
cusum  =  0.245018946343
eta  =  0.397736967598
hl_amp_ratio  =  0.906275254267
kurtosis  =  -0.781530505337
n_points  =  417
period  =  0.289060889599
period_SNR  =  52.9328320102
period_log10FAP  =  -59.0689454255
period_uncertainty  =  2.61506792888e-05
phase_cusum  =  0.208788775482
phase_eta  =  0.533603401428
phi21  =  -1.97517147906
phi31  =  -1.74185118669
quartile31  =  0.21
r21  =  0.17588979552
r31  =  0.0389197294676
shapiro_w  =  0.963307917118
skewness  =  0.0760153940524
slope_per10  =  -0.0831851413348
slope_per90  =  0.0883400144236
stetson_k  =  0.825616343771
weighted_mean  =  15.0420145107
weighted_std  =  0.128267127913
