-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.82


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.270999023402
cusum  =  0.209698357953
eta  =  0.65002158934
hl_amp_ratio  =  0.420282567237
kurtosis  =  -0.191300577383
n_points  =  107
period  =  0.574033925042
period_SNR  =  19.7775235934
period_log10FAP  =  -11.5201179863
period_uncertainty  =  8.40521171786e-05
phase_cusum  =  0.224175441243
phase_eta  =  0.354650387993
phi21  =  -2.52251841168
phi31  =  -4.33264185705
quartile31  =  0.25
r21  =  0.326285439284
r31  =  0.104185774004
shapiro_w  =  0.932203471661
skewness  =  -0.748549975011
slope_per10  =  -0.427000007282
slope_per90  =  0.550944821118
stetson_k  =  0.763508343446
weighted_mean  =  13.6790909091
weighted_std  =  0.174300612595
