-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.414943070498
cusum  =  0.103487858231
eta  =  0.466533054721
hl_amp_ratio  =  0.278507452707
kurtosis  =  -0.556458231222
n_points  =  417
period  =  0.527519022618
period_SNR  =  54.4597181064
period_log10FAP  =  -62.1917124175
period_uncertainty  =  8.70924611189e-05
phase_cusum  =  0.258721993168
phase_eta  =  0.0800058082111
phi21  =  0.746375574058
phi31  =  1.29848623066
quartile31  =  0.52
r21  =  0.362482390757
r31  =  0.250597575538
shapiro_w  =  0.866733074188
skewness  =  -0.866433114196
slope_per10  =  -0.0986544235535
slope_per90  =  0.113664242374
stetson_k  =  0.693644972299
weighted_mean  =  16.3445526724
weighted_std  =  0.366972353555
