-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.224624920842
cusum  =  0.0926781920368
eta  =  0.587221487924
hl_amp_ratio  =  0.927630846146
kurtosis  =  0.287645576047
n_points  =  365
period  =  0.5472140298
period_SNR  =  44.5239248968
period_log10FAP  =  -45.2023377969
period_uncertainty  =  7.81020267898e-05
phase_cusum  =  0.2700626602
phase_eta  =  0.474398942212
phi21  =  1.09571153605
phi31  =  -0.776749052412
quartile31  =  0.25
r21  =  0.290856430422
r31  =  0.18466249423
shapiro_w  =  0.977811515331
skewness  =  -0.403789849255
slope_per10  =  -0.105655234925
slope_per90  =  0.113846668841
stetson_k  =  0.788994555102
weighted_mean  =  14.2224337974
weighted_std  =  0.177192442088
