-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.357012779193
cusum  =  0.0917845713424
eta  =  0.464461309684
hl_amp_ratio  =  0.392802432529
kurtosis  =  -0.0184228044039
n_points  =  289
period  =  0.477322127955
period_SNR  =  35.3628856692
period_log10FAP  =  -33.411453363
period_uncertainty  =  6.14662274074e-05
phase_cusum  =  0.232120106795
phase_eta  =  0.433760873139
phi21  =  0.718871194139
phi31  =  1.56769809108
quartile31  =  0.46
r21  =  0.372529559768
r31  =  0.243719450239
shapiro_w  =  0.881252467632
skewness  =  -0.955922277222
slope_per10  =  -0.0800453488957
slope_per90  =  0.195900003115
stetson_k  =  0.734311435991
weighted_mean  =  14.6364032618
weighted_std  =  0.31678654066
