-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.203599929843
cusum  =  0.109461619859
eta  =  0.535915125251
hl_amp_ratio  =  0.271200397294
kurtosis  =  -0.878740474996
n_points  =  323
period  =  0.537065507678
period_SNR  =  35.8072354638
period_log10FAP  =  -38.4277936635
period_uncertainty  =  7.69302581587e-05
phase_cusum  =  0.249279420419
phase_eta  =  0.316202548754
phi21  =  -2.52202253472
phi31  =  -1.26804478652
quartile31  =  0.34
r21  =  0.528415363161
r31  =  0.323601313535
shapiro_w  =  0.881346106529
skewness  =  -0.669154534663
slope_per10  =  -0.144065326235
slope_per90  =  0.255600588112
stetson_k  =  0.753887622036
weighted_mean  =  12.9277249224
weighted_std  =  0.215620349907
