-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.246225085906
cusum  =  0.149479368238
eta  =  0.7201448493
hl_amp_ratio  =  0.607745112909
kurtosis  =  -0.828766769084
n_points  =  352
period  =  0.377950882686
period_SNR  =  40.5288102533
period_log10FAP  =  -38.7116826305
period_uncertainty  =  3.96008892151e-05
phase_cusum  =  0.255943140639
phase_eta  =  0.627515735896
phi21  =  -2.39646468574
phi31  =  -0.9990766807
quartile31  =  0.3725
r21  =  0.428121573279
r31  =  0.185860615353
shapiro_w  =  0.971647560596
skewness  =  -0.280825268796
slope_per10  =  -0.0381980161125
slope_per90  =  0.0420912248322
stetson_k  =  0.794641038446
weighted_mean  =  17.7915389157
weighted_std  =  0.24155598375
