-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.301394830916
cusum  =  0.158090528195
eta  =  0.577017955583
hl_amp_ratio  =  0.555247962898
kurtosis  =  -0.368706171713
n_points  =  412
period  =  0.525927145836
period_SNR  =  50.1028380146
period_log10FAP  =  -50.0997699926
period_uncertainty  =  7.21436427071e-05
phase_cusum  =  0.321103844512
phase_eta  =  0.478946455776
phi21  =  3.81195421902
phi31  =  4.90284267055
quartile31  =  0.3625
r21  =  0.387599605057
r31  =  0.14808680983
shapiro_w  =  0.95806735754
skewness  =  -0.609633936491
slope_per10  =  -0.0518482075832
slope_per90  =  0.0676007547495
stetson_k  =  0.745615467093
weighted_mean  =  17.4185115814
weighted_std  =  0.264133241259
