-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.332229780216
cusum  =  0.178713036105
eta  =  0.567980442559
hl_amp_ratio  =  0.429181315895
kurtosis  =  -0.859086007437
n_points  =  244
period  =  0.390527802212
period_SNR  =  26.6719821911
period_log10FAP  =  -25.407125976
period_uncertainty  =  4.88913501212e-05
phase_cusum  =  0.254246558965
phase_eta  =  0.120706555013
phi21  =  -2.46021169069
phi31  =  -1.27987000933
quartile31  =  0.56
r21  =  0.57193002051
r31  =  0.526526555688
shapiro_w  =  0.911243498325
skewness  =  -0.622898323699
slope_per10  =  -0.0981758830111
slope_per90  =  0.224386980023
stetson_k  =  0.776760927371
weighted_mean  =  15.2333101059
weighted_std  =  0.356747082847
