-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.226879839962
cusum  =  0.122554953454
eta  =  0.781632462309
hl_amp_ratio  =  0.858000840051
kurtosis  =  -1.09923743603
n_points  =  324
period  =  0.281357645364
period_SNR  =  46.2241072849
period_log10FAP  =  -47.9546821439
period_uncertainty  =  2.11153373323e-05
phase_cusum  =  0.222028475897
phase_eta  =  0.357869594364
phi21  =  -1.52447634891
phi31  =  -0.381354217631
quartile31  =  0.32
r21  =  0.238359361909
r31  =  0.0606320850338
shapiro_w  =  0.962488889694
skewness  =  -0.142914088636
slope_per10  =  -0.0377871629688
slope_per90  =  0.0516851876079
stetson_k  =  0.852073509142
weighted_mean  =  17.3707909163
weighted_std  =  0.18328681218
