-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.48


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.14868107974
cusum  =  0.163484203744
eta  =  0.473200628808
hl_amp_ratio  =  1.50518721146
kurtosis  =  -1.49844124441
n_points  =  316
period  =  0.232308785068
period_SNR  =  49.1179565563
period_log10FAP  =  -54.995670961
period_uncertainty  =  1.4962179642e-05
phase_cusum  =  0.253671779573
phase_eta  =  0.18905146798
phi21  =  -1.83720539963
phi31  =  -2.83026292695
quartile31  =  0.21
r21  =  0.130507662562
r31  =  0.0820340818309
shapiro_w  =  0.907072126865
skewness  =  0.111176568446
slope_per10  =  -0.0890965268329
slope_per90  =  0.0924397342951
stetson_k  =  0.888558404039
weighted_mean  =  14.7216993166
weighted_std  =  0.111751558058
