-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.299675165241
cusum  =  0.205716872273
eta  =  0.95292172033
hl_amp_ratio  =  0.861114840051
kurtosis  =  -0.665422771133
n_points  =  422
period  =  0.540456809878
period_SNR  =  43.4559943403
period_log10FAP  =  -37.7451834444
period_uncertainty  =  7.6176470117e-05
phase_cusum  =  0.284118843831
phase_eta  =  0.846317987297
phi21  =  -2.2565263983
phi31  =  -4.26791602144
quartile31  =  0.5675
r21  =  0.442995297768
r31  =  0.319920410749
shapiro_w  =  0.984641253948
skewness  =  0.0637517436507
slope_per10  =  -0.0330687189344
slope_per90  =  0.0348365131202
stetson_k  =  0.821316366938
weighted_mean  =  18.8236659251
weighted_std  =  0.333764679129
