-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.312310542782
cusum  =  0.178081187195
eta  =  0.602298821442
hl_amp_ratio  =  0.445181074794
kurtosis  =  -0.941172129513
n_points  =  299
period  =  0.617022800633
period_SNR  =  37.2897108813
period_log10FAP  =  -40.2903448528
period_uncertainty  =  8.13584930591e-05
phase_cusum  =  0.295202209632
phase_eta  =  0.105755210417
phi21  =  0.784700065607
phi31  =  -1.20685922489
quartile31  =  0.42
r21  =  0.449299133305
r31  =  0.32236217824
shapiro_w  =  0.92928737402
skewness  =  -0.504449536633
slope_per10  =  -0.1197177088
slope_per90  =  0.227900003083
stetson_k  =  0.784040036005
weighted_mean  =  16.37470141
weighted_std  =  0.269879669585
