-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.26552233454
cusum  =  0.0822439804526
eta  =  0.60479655057
hl_amp_ratio  =  0.568426320802
kurtosis  =  -0.486689111577
n_points  =  358
period  =  0.571250755343
period_SNR  =  40.2255756277
period_log10FAP  =  -41.6983887832
period_uncertainty  =  8.77066216712e-05
phase_cusum  =  0.237389654027
phase_eta  =  0.195246446067
phi21  =  0.646666964562
phi31  =  1.84437765793
quartile31  =  0.3875
r21  =  0.529524151126
r31  =  0.361262664833
shapiro_w  =  0.941942095757
skewness  =  -0.518750057111
slope_per10  =  -0.0901462900545
slope_per90  =  0.206120852819
stetson_k  =  0.787631602225
weighted_mean  =  12.9989277125
weighted_std  =  0.244797264719
