-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.350285572267
cusum  =  0.140688041365
eta  =  0.509492658011
hl_amp_ratio  =  0.300423390041
kurtosis  =  -0.626279172043
n_points  =  356
period  =  0.507235255163
period_SNR  =  42.8675867497
period_log10FAP  =  -44.3442369367
period_uncertainty  =  7.2148848574e-05
phase_cusum  =  0.228826083144
phase_eta  =  0.0552445810465
phi21  =  0.77971230221
phi31  =  2.03821569731
quartile31  =  0.46
r21  =  0.504069344553
r31  =  0.412605259598
shapiro_w  =  0.900336563587
skewness  =  -0.736652278169
slope_per10  =  -0.142965101593
slope_per90  =  0.228399988268
stetson_k  =  0.720340646014
weighted_mean  =  14.5279916099
weighted_std  =  0.314685531402
