-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.25


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.148108008401
cusum  =  0.191449198224
eta  =  0.613795542064
hl_amp_ratio  =  2.25544059578
kurtosis  =  -1.31348273694
n_points  =  109
period  =  0.466146341073
period_SNR  =  14.3119442253
period_log10FAP  =  -11.4155344658
period_uncertainty  =  6.22059289316e-05
phase_cusum  =  0.278932146891
phase_eta  =  0.341872494894
phi21  =  0.626240650056
phi31  =  2.04863624642
quartile31  =  0.26
r21  =  0.076800387455
r31  =  0.145488174274
shapiro_w  =  0.907208144665
skewness  =  0.351849401234
slope_per10  =  -0.325045511
slope_per90  =  0.342800006038
stetson_k  =  0.828383248767
weighted_mean  =  15.3138998682
weighted_std  =  0.130573158258
