-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.505806112757
cusum  =  0.120981807808
eta  =  1.00110102309
hl_amp_ratio  =  0.407850388714
kurtosis  =  -0.133406595357
n_points  =  198
period  =  0.52123032661
period_SNR  =  29.0661787154
period_log10FAP  =  -19.1929921599
period_uncertainty  =  9.76513479494e-05
phase_cusum  =  0.216031142613
phase_eta  =  0.508157689351
phi21  =  -2.37106580358
phi31  =  -4.78374887637
quartile31  =  0.7
r21  =  0.362828586399
r31  =  0.302036702064
shapiro_w  =  0.934188306332
skewness  =  -0.452023527751
slope_per10  =  -0.0744569394846
slope_per90  =  0.190407465113
stetson_k  =  0.73805380276
weighted_mean  =  10.2340607735
weighted_std  =  0.476560431943
