-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.303942154603
cusum  =  0.0895578054198
eta  =  0.569578565403
hl_amp_ratio  =  0.336165884791
kurtosis  =  -0.478322027031
n_points  =  428
period  =  0.471368934041
period_SNR  =  41.5550319196
period_log10FAP  =  -57.0778708127
period_uncertainty  =  4.76491219467e-05
phase_cusum  =  0.257728822187
phase_eta  =  0.204041328319
phi21  =  -2.29084853723
phi31  =  -4.11383006808
quartile31  =  0.38
r21  =  0.413451475867
r31  =  0.233122883118
shapiro_w  =  0.890774965286
skewness  =  -0.837379263298
slope_per10  =  -0.0662511519598
slope_per90  =  0.0789014296385
stetson_k  =  0.745234886729
weighted_mean  =  15.2359990621
weighted_std  =  0.247995931757
