-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.345464624228
cusum  =  0.0913072655822
eta  =  0.532833495804
hl_amp_ratio  =  0.48985838356
kurtosis  =  -0.974352834523
n_points  =  442
period  =  0.542069901913
period_SNR  =  51.4049931804
period_log10FAP  =  -57.9631802271
period_uncertainty  =  8.20572076654e-05
phase_cusum  =  0.222292726196
phase_eta  =  0.327718091016
phi21  =  0.823287283961
phi31  =  1.95391318122
quartile31  =  0.5
r21  =  0.400893463139
r31  =  0.294190188153
shapiro_w  =  0.904707014561
skewness  =  -0.565921113071
slope_per10  =  -0.0967942120581
slope_per90  =  0.185648158141
stetson_k  =  0.821097207274
weighted_mean  =  13.6622685472
weighted_std  =  0.299370480243
