-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.55


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.923271797994
cusum  =  0.125004608898
eta  =  1.51728444908
hl_amp_ratio  =  4.23144281514
kurtosis  =  8.76271274562
n_points  =  61
period  =  0.474756305577
period_SNR  =  8.61526045788
period_log10FAP  =  -6.31220405287e-05
period_uncertainty  =  7.25372523544e-05
phase_cusum  =  0.181769496285
phase_eta  =  0.947593238365
phi21  =  0.030289347228
phi31  =  3.54633458742
quartile31  =  0.14
r21  =  0.726199886874
r31  =  0.488550961231
shapiro_w  =  0.498722374439
skewness  =  3.10759473242
slope_per10  =  -0.429800003767
slope_per90  =  0.298400004394
stetson_k  =  0.411944245726
weighted_mean  =  10.9593442623
weighted_std  =  0.635160671173
