-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.286845216472
cusum  =  0.0981338427593
eta  =  0.58080513325
hl_amp_ratio  =  0.410026191916
kurtosis  =  -0.536042044436
n_points  =  425
period  =  0.554558402083
period_SNR  =  52.6953631794
period_log10FAP  =  -59.0266498252
period_uncertainty  =  8.02126841617e-05
phase_cusum  =  0.215429470602
phase_eta  =  0.196430808218
phi21  =  -2.34989850768
phi31  =  -1.33953292548
quartile31  =  0.39
r21  =  0.485111165542
r31  =  0.253254081873
shapiro_w  =  0.903538584709
skewness  =  -0.73332430567
slope_per10  =  -0.0791276477219
slope_per90  =  0.0868780398434
stetson_k  =  0.751520442886
weighted_mean  =  16.5648799651
weighted_std  =  0.257925682217
