-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.347010502796
cusum  =  0.20420447519
eta  =  0.920450355565
hl_amp_ratio  =  0.212581212823
kurtosis  =  -0.00238865162582
n_points  =  92
period  =  0.453860511927
period_SNR  =  15.4340169486
period_log10FAP  =  -5.13320413146
period_uncertainty  =  6.08196451211e-05
phase_cusum  =  0.246726028286
phase_eta  =  0.768050375731
phi21  =  1.24371140925
phi31  =  2.06221311734
quartile31  =  0.58
r21  =  0.361140626223
r31  =  0.308496899072
shapiro_w  =  0.830832958221
skewness  =  -0.438084399764
slope_per10  =  -0.170135800703
slope_per90  =  0.393954097974
stetson_k  =  0.647798823797
weighted_mean  =  13.8863430836
weighted_std  =  0.390592729866
