-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.254325505005
cusum  =  0.165158791444
eta  =  0.44222692898
hl_amp_ratio  =  0.378643288167
kurtosis  =  -0.743085300547
n_points  =  325
period  =  0.578322159561
period_SNR  =  39.3242384858
period_log10FAP  =  -42.908034698
period_uncertainty  =  8.92142065858e-05
phase_cusum  =  0.270018574749
phase_eta  =  0.0916683007602
phi21  =  -2.17726121152
phi31  =  -0.95718270677
quartile31  =  0.4
r21  =  0.566592763739
r31  =  0.402862435944
shapiro_w  =  0.906687200069
skewness  =  -0.696584273596
slope_per10  =  -0.174445712172
slope_per90  =  0.157341682413
stetson_k  =  0.729655704982
weighted_mean  =  16.7431431083
weighted_std  =  0.263603825428
