-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.47


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.143714716947
cusum  =  0.209889860721
eta  =  0.424628528357
hl_amp_ratio  =  0.841292297492
kurtosis  =  -1.56141501467
n_points  =  364
period  =  0.266121590969
period_SNR  =  21.9714643978
period_log10FAP  =  -21.3258518934
period_uncertainty  =  3.53446425281e-05
phase_cusum  =  0.170730651242
phase_eta  =  1.40167163579
phi21  =  0.194359317511
phi31  =  0.839491462458
quartile31  =  0.3525
r21  =  0.123648479955
r31  =  0.0250678970249
shapiro_w  =  0.886936903
skewness  =  -0.086693023249
slope_per10  =  -0.0400759064405
slope_per90  =  0.0410443926856
stetson_k  =  0.911649047094
weighted_mean  =  14.5406323529
weighted_std  =  0.174427370606
