-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.169730435649
cusum  =  0.107588640084
eta  =  1.0198436724
hl_amp_ratio  =  1.20490657645
kurtosis  =  -0.825915999035
n_points  =  424
period  =  0.348375140105
period_SNR  =  58.286506012
period_log10FAP  =  -48.5786851679
period_uncertainty  =  3.16520517941e-05
phase_cusum  =  0.234217809552
phase_eta  =  0.791710663793
phi21  =  -1.44025032898
phi31  =  -5.35243955981
quartile31  =  0.25
r21  =  0.102458207497
r31  =  0.0674702218089
shapiro_w  =  0.980348944664
skewness  =  0.169204434173
slope_per10  =  -0.054162387621
slope_per90  =  0.0402304270873
stetson_k  =  0.839809261431
weighted_mean  =  18.2776719561
weighted_std  =  0.153129490443
