-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.337504291649
cusum  =  0.129431081521
eta  =  0.565753856959
hl_amp_ratio  =  0.330153210238
kurtosis  =  -0.765017207709
n_points  =  264
period  =  0.476597155708
period_SNR  =  43.2359765995
period_log10FAP  =  -38.2549603483
period_uncertainty  =  6.49633558978e-05
phase_cusum  =  0.283144509302
phase_eta  =  0.22435671254
phi21  =  3.7985288578
phi31  =  2.51651561472
quartile31  =  0.42
r21  =  0.282265410198
r31  =  0.183316984265
shapiro_w  =  0.903583288193
skewness  =  -0.683582821892
slope_per10  =  -0.105711320638
slope_per90  =  0.0997947064507
stetson_k  =  0.737904658642
weighted_mean  =  14.0784706948
weighted_std  =  0.263448331607
