-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.384423846872
cusum  =  0.127300560398
eta  =  0.560283377217
hl_amp_ratio  =  0.397660923275
kurtosis  =  -0.449581064836
n_points  =  388
period  =  0.525075142016
period_SNR  =  47.3511487373
period_log10FAP  =  -50.3147925134
period_uncertainty  =  7.57771680014e-05
phase_cusum  =  0.230582311479
phase_eta  =  0.108075678928
phi21  =  0.699144687682
phi31  =  1.81416370198
quartile31  =  0.44
r21  =  0.482136126002
r31  =  0.327213955552
shapiro_w  =  0.888720810413
skewness  =  -0.834835060793
slope_per10  =  -0.0849607661939
slope_per90  =  0.213588636351
stetson_k  =  0.745412569908
weighted_mean  =  14.3700946372
weighted_std  =  0.326702421036
