-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.220115831515
cusum  =  0.125811525132
eta  =  0.686137989749
hl_amp_ratio  =  0.53927066277
kurtosis  =  -0.41144459997
n_points  =  359
period  =  0.581926310661
period_SNR  =  40.3365600869
period_log10FAP  =  -39.5616332612
period_uncertainty  =  9.38893716041e-05
phase_cusum  =  0.258511888299
phase_eta  =  0.645212366713
phi21  =  0.656374904281
phi31  =  1.97024088164
quartile31  =  0.31
r21  =  0.315056558555
r31  =  0.111760994564
shapiro_w  =  0.95392781496
skewness  =  -0.600424890122
slope_per10  =  -0.0755909059874
slope_per90  =  0.0824334571934
stetson_k  =  0.772137866108
weighted_mean  =  17.0063314513
weighted_std  =  0.207823221254
