-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.334928969334
cusum  =  0.185593472976
eta  =  0.658794804714
hl_amp_ratio  =  0.787691625403
kurtosis  =  -0.249367382968
n_points  =  223
period  =  0.521510424671
period_SNR  =  24.1544380854
period_log10FAP  =  -19.8305764862
period_uncertainty  =  7.32417328445e-05
phase_cusum  =  0.219826137185
phase_eta  =  0.453032404896
phi21  =  0.775882218295
phi31  =  -0.977204171669
quartile31  =  0.415
r21  =  0.545719870316
r31  =  0.270373063523
shapiro_w  =  0.983745992184
skewness  =  -0.273132506188
slope_per10  =  -0.114414206956
slope_per90  =  0.0973978612243
stetson_k  =  0.77854637263
weighted_mean  =  15.9032206943
weighted_std  =  0.310484200209
