-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.57


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.107710639501
cusum  =  0.190064110819
eta  =  0.67472247899
hl_amp_ratio  =  1.56011032503
kurtosis  =  -1.09744775258
n_points  =  155
period  =  0.18976672167
period_SNR  =  25.0757811645
period_log10FAP  =  -23.6169822237
period_uncertainty  =  9.60552349347e-06
phase_cusum  =  0.242500041323
phase_eta  =  0.239073212606
phi21  =  -0.158113714153
phi31  =  -1.21548536396
quartile31  =  0.135
r21  =  0.194118375715
r31  =  0.0572356319166
shapiro_w  =  0.917839348316
skewness  =  0.436909319289
slope_per10  =  -0.234448762227
slope_per90  =  0.195436596529
stetson_k  =  0.85302274227
weighted_mean  =  13.9188389804
weighted_std  =  0.0779832314852
