-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.14585147157
cusum  =  0.160555260107
eta  =  0.659980066458
hl_amp_ratio  =  0.9297907665
kurtosis  =  -1.07626877455
n_points  =  323
period  =  0.362400655376
period_SNR  =  40.3696166461
period_log10FAP  =  -39.3472087516
period_uncertainty  =  4.20369632586e-05
phase_cusum  =  0.236374022683
phase_eta  =  0.679713323456
phi21  =  0.993809949666
phi31  =  3.41029193936
quartile31  =  0.225
r21  =  0.172621127081
r31  =  0.0442629013494
shapiro_w  =  0.969139814377
skewness  =  -0.0647299425712
slope_per10  =  -0.0673764426692
slope_per90  =  0.0646466037398
stetson_k  =  0.854715660934
weighted_mean  =  16.7010922747
weighted_std  =  0.130009419407
