-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.35640516469
cusum  =  0.162357625497
eta  =  0.548127518699
hl_amp_ratio  =  0.549256116491
kurtosis  =  -0.881093796695
n_points  =  211
period  =  0.434807829251
period_SNR  =  20.9348972476
period_log10FAP  =  -18.250910361
period_uncertainty  =  5.07100012746e-05
phase_cusum  =  0.224147601792
phase_eta  =  0.351261819422
phi21  =  0.731662402388
phi31  =  1.93076679029
quartile31  =  0.585
r21  =  0.516681986394
r31  =  0.450679708984
shapiro_w  =  0.900673806667
skewness  =  -0.592660554201
slope_per10  =  -0.117500392518
slope_per90  =  0.331500009634
stetson_k  =  0.839234299692
weighted_mean  =  13.3632227488
weighted_std  =  0.35860319151
