-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.52


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.247333187244
cusum  =  0.252752474386
eta  =  1.45195950294
hl_amp_ratio  =  0.823958610031
kurtosis  =  0.0469058878449
n_points  =  286
period  =  0.590387958241
period_SNR  =  24.1023906027
period_log10FAP  =  -11.8767059334
period_uncertainty  =  9.0912838263e-05
phase_cusum  =  0.301522584304
phase_eta  =  1.26635807467
phi21  =  0.687226148179
phi31  =  -1.07557443236
quartile31  =  0.4575
r21  =  0.569805670123
r31  =  0.299122386323
shapiro_w  =  0.981357753277
skewness  =  0.390821161419
slope_per10  =  -0.0744353194895
slope_per90  =  0.0477242837514
stetson_k  =  0.775013088057
weighted_mean  =  19.0298130357
weighted_std  =  0.313789984799
