-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.254266792905
cusum  =  0.107458554475
eta  =  0.724557183392
hl_amp_ratio  =  1.02848097763
kurtosis  =  -1.00195002139
n_points  =  323
period  =  0.330585784072
period_SNR  =  50.2939894811
period_log10FAP  =  -52.6093756832
period_uncertainty  =  2.91511575023e-05
phase_cusum  =  0.294876548244
phase_eta  =  0.201296035804
phi21  =  1.43155614382
phi31  =  3.08868437192
quartile31  =  0.36
r21  =  0.259131327297
r31  =  0.0784021206521
shapiro_w  =  0.955573379993
skewness  =  0.138538743286
slope_per10  =  -0.0663250617173
slope_per90  =  0.0782926121232
stetson_k  =  0.869262995029
weighted_mean  =  16.7383204213
weighted_std  =  0.197258444483
