-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.184995065036
cusum  =  0.149495070644
eta  =  0.763983112018
hl_amp_ratio  =  0.917168501441
kurtosis  =  -0.959312488647
n_points  =  363
period  =  0.355917670903
period_SNR  =  54.6282945025
period_log10FAP  =  -53.1440910135
period_uncertainty  =  3.51183717715e-05
phase_cusum  =  0.251560680098
phase_eta  =  0.52521378242
phi21  =  -1.69319235506
phi31  =  -2.93336690661
quartile31  =  0.26
r21  =  0.0942169528179
r31  =  0.0980203434581
shapiro_w  =  0.974123358727
skewness  =  0.00901754565036
slope_per10  =  -0.0604903188198
slope_per90  =  0.0923973705282
stetson_k  =  0.864257809739
weighted_mean  =  17.256237982
weighted_std  =  0.152164219393
