-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.291814048214
cusum  =  0.124841424624
eta  =  1.32526044693
hl_amp_ratio  =  0.703953453641
kurtosis  =  0.167152542103
n_points  =  402
period  =  0.618621411423
period_SNR  =  37.0272308409
period_log10FAP  =  -22.6406587705
period_uncertainty  =  9.98034052145e-05
phase_cusum  =  0.215076242462
phase_eta  =  1.23015177812
phi21  =  -2.32510227578
phi31  =  -4.37878389909
quartile31  =  0.455
r21  =  0.443872680172
r31  =  0.288044323084
shapiro_w  =  0.992967605591
skewness  =  -0.13688829048
slope_per10  =  -0.0387152030405
slope_per90  =  0.0319164872773
stetson_k  =  0.751454694322
weighted_mean  =  19.1689100841
weighted_std  =  0.354156478572
