-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.68


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.275711657018
cusum  =  0.199504282316
eta  =  0.728208179532
hl_amp_ratio  =  0.41651735502
kurtosis  =  0.770698754587
n_points  =  151
period  =  0.549037531778
period_SNR  =  13.427004531
period_log10FAP  =  -9.37905521118
period_uncertainty  =  9.82822747332e-05
phase_cusum  =  0.289242365008
phase_eta  =  0.423331483029
phi21  =  -2.2721054272
phi31  =  -4.32253103345
quartile31  =  0.2
r21  =  0.55921584385
r31  =  0.299562259655
shapiro_w  =  0.923169612885
skewness  =  -0.975179956572
slope_per10  =  -0.199759560524
slope_per90  =  0.575739528778
stetson_k  =  0.690949969687
weighted_mean  =  14.2533682256
weighted_std  =  0.161162470416
