-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0312527965565
cusum  =  0.0524588215076
eta  =  2.0951045121
hl_amp_ratio  =  1.01003962758
kurtosis  =  0.148528915657
n_points  =  318
period  =  0.0574681513842
period_SNR  =  11.3486308214
period_log10FAP  =  -0.132703001854
period_uncertainty  =  8.80905358217e-07
phase_cusum  =  0.0899511827236
phase_eta  =  2.01722239691
phi21  =  1.29206485555
phi31  =  0.817555665576
quartile31  =  0.1
r21  =  0.207486983311
r31  =  0.118407244993
shapiro_w  =  0.996516883373
skewness  =  -0.0254341710516
slope_per10  =  -0.00813785571953
slope_per90  =  0.0086658909165
stetson_k  =  0.791180729753
weighted_mean  =  17.7075440406
weighted_std  =  0.0791071506168
