-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.325873200313
cusum  =  0.163440343091
eta  =  0.512894394393
hl_amp_ratio  =  0.309372127938
kurtosis  =  -0.0943558084406
n_points  =  401
period  =  0.575501317251
period_SNR  =  48.626731224
period_log10FAP  =  -50.172446584
period_uncertainty  =  9.18157835536e-05
phase_cusum  =  0.234483901562
phase_eta  =  0.244623059886
phi21  =  -2.30483312267
phi31  =  -1.13093076263
quartile31  =  0.37
r21  =  0.47286141805
r31  =  0.305023186792
shapiro_w  =  0.901946663857
skewness  =  -0.895355810279
slope_per10  =  -0.192253700916
slope_per90  =  0.165290426887
stetson_k  =  0.723132340857
weighted_mean  =  14.0597764165
weighted_std  =  0.253108416253
