-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.61


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.139414299659
cusum  =  0.177733875728
eta  =  0.710644739249
hl_amp_ratio  =  1.93575661778
kurtosis  =  -0.741968270709
n_points  =  291
period  =  0.205439540363
period_SNR  =  40.7312945088
period_log10FAP  =  -41.0964979618
period_uncertainty  =  1.12577013807e-05
phase_cusum  =  0.242901590643
phase_eta  =  0.514866523797
phi21  =  -3.15459165625
phi31  =  -4.10856929593
quartile31  =  0.175
r21  =  0.0816264689475
r31  =  0.0264448742408
shapiro_w  =  0.96053224802
skewness  =  0.421914329356
slope_per10  =  -0.0762120579618
slope_per90  =  0.0654647221543
stetson_k  =  0.798400728361
weighted_mean  =  15.1677841401
weighted_std  =  0.108477471621
