-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.68


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.341185865096
cusum  =  0.255272361178
eta  =  1.6726849628
hl_amp_ratio  =  1.01870248848
kurtosis  =  0.17403614587
n_points  =  145
period  =  0.550149970717
period_SNR  =  15.6826017232
period_log10FAP  =  -4.35469080044
period_uncertainty  =  9.66588558184e-05
phase_cusum  =  0.389760329632
phase_eta  =  1.72983658473
phi21  =  -2.19510983016
phi31  =  0.0753796583164
quartile31  =  0.54
r21  =  0.4032795837
r31  =  0.125087740962
shapiro_w  =  0.980323374271
skewness  =  0.32708516113
slope_per10  =  -0.0948345607248
slope_per90  =  0.182249990758
stetson_k  =  0.825892352776
weighted_mean  =  19.6004856132
weighted_std  =  0.362759422891
