-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.30291759114
cusum  =  0.140245145932
eta  =  0.527435531996
hl_amp_ratio  =  0.465647300921
kurtosis  =  -0.00512794190425
n_points  =  320
period  =  0.539129603106
period_SNR  =  34.2120420593
period_log10FAP  =  -34.4505977408
period_uncertainty  =  9.30335839794e-05
phase_cusum  =  0.208008997035
phase_eta  =  0.240469876616
phi21  =  0.830598933146
phi31  =  1.98761522393
quartile31  =  0.35
r21  =  0.530700444407
r31  =  0.391900258134
shapiro_w  =  0.936254858971
skewness  =  -0.823007520919
slope_per10  =  -0.0736616017665
slope_per90  =  0.128368876384
stetson_k  =  0.717527901711
weighted_mean  =  17.0439524736
weighted_std  =  0.26749580618
