-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.360626432662
cusum  =  0.150792768502
eta  =  0.469616856832
hl_amp_ratio  =  0.27737572884
kurtosis  =  -0.561888843391
n_points  =  166
period  =  0.364867017421
period_SNR  =  17.4738377245
period_log10FAP  =  -15.5889542947
period_uncertainty  =  3.55509997609e-05
phase_cusum  =  0.23095626982
phase_eta  =  0.384797617375
phi21  =  3.78687299942
phi31  =  1.97448795033
quartile31  =  0.5125
r21  =  0.498664888834
r31  =  0.229267546603
shapiro_w  =  0.853152930737
skewness  =  -0.898715844864
slope_per10  =  -0.0659200711341
slope_per90  =  0.184100009501
stetson_k  =  0.696094305711
weighted_mean  =  12.7895180723
weighted_std  =  0.359386705222
